Template of Java-based DAQCollector Server :public static void main(String args[]) throws HORBException {HORBServerhs = new HORBServer(port);Process_IF collector= new Collector();HORBServer.registerObject("Process_IF",collector,"collector", 0);novajavanova = new novajava();novaid = nova.open("/tmp/nova", -1, 1);while(true) {|status = nova.get(novaid, pointer, size);user_event(pointer, size);status = nova.put(novaid,pointer,size, 70);|}}.public void begin(...){...}public vold resume(...){...}|Interface definition :interface Process_IFpublic void begin(...);public void resume(...); |}Ask command :public static void main(String args[]) {|url = "horb://"+host+":"+port+"/"+deamonOjbect;Process_IF server = new Process_IF_Proxy(url);if(command.compareTo("begin")==0)server.begin(...);if(command.compareTo("resume")==0)server.resume(...);|}KEK Online group22-26 September 1997RT97@BEAUNEE-mail : Yoshiji.YASU@kek.jp