Prototype performance ofDistributed DAQ usingHORB based on JavaYoshiji Yasu1, Hirofumi Fujii1, Eiji Inoue1, Hideyo Kodama1Yasunobu Sakamoto21Department of Physics, Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK,High Energy Accelerator Research Organization2Department of Physics, Yamagata University, Kojirakawa 1-4-21,Yamagata, Yamagata 990, JapanKEK Online group22-26 September 1997RT97@BEAUNEE-mail : Yoshiji.YASU@kek.jp